\begin{titlepage}
\newpage

\begin{center}
    Университет ИТМО\\
    Факультет Компьютерных Технологий и Управления\\
    Кафедра Вычислительной техники
\end{center}
\vspace{16em}

\begin{center}
    Лабораторная работа №2 \\
    <<Таймеры. Система прерываний>>
\end{center}

\vspace{6em}

\begin{flushright}
    Студенты: Широков О.И.\\
              Ширманов А.И. \\
    Группа: p3411
\end{flushright}

\vfill
\begin{center}
Санкт-Петербург \\
\the\year г.
\end{center}

\end{titlepage}
