\documentclass[a4paper, 12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[english,russian]{babel}
\usepackage[dvips]{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage[top=20mm,bottom=20mm]{geometry}
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{
    pdftitle={Лабораторная работа по схемотехнике},
    pdfauthor={Широков Олег},
    bookmarksnumbered=true,     
    bookmarksopen=true,         
    bookmarksopenlevel=1,       
    colorlinks=false,            
    pdfstartview=Fit,           
    pdfpagemode=UseOutlines,    % this is the option you were lookin for
    pdfpagelayout=TwoPageRight
}


\setcounter{tocdepth}{2}

\graphicspath{{images/}}
\pagestyle{fancy}
\lhead{}
\chead{}
\rhead{}
\lfoot{}
\cfoot{}
\rfoot{\thepage}

\begin{document}
\begin{titlepage}
    \thispagestyle{empty}
    \newpage
    \begin{center}
        Санкт-Петербургский Научно-Исследовательский Университет\newline
        Информационных Технологий Механики и Оптики\\
        Кафедра Информатики и Прикладной Математики
    \end{center}

    \vspace{16em}
    \begin{center}
        \Large Лабораторная работа  №4
    \end{center}

    \vspace{16em}
    \begin{flushright}
        Выполнил \\
        Широков О.И.\\
        гр.2120
    \end{flushright}
    \vspace{\fill}
    \begin{center}
        Санкт-Петербург\\
        2014 год
    \end{center}
\end{titlepage}
\tableofcontents
\listoffigures
\thispagestyle{empty}
\newpage
\section{Разработка и тестирование ячейки памяти}
\subsection{Разработка ячейки памяти}
Разработаем схему ячейки памяти, основанной на 6 транзисторах\\

\begin{figure}[h]
    \begin{center}
    \includegraphics[width=0.8\linewidth]{6TM}
    \caption{6 транзисторная ячейка памяти}
    \end{center}
\end{figure}

\subsection{Разработка драйвера записи}
Сначала необходимо разрaботать драйвер записи\\

\begin{figure}[h]
    \center{\includegraphics[width=0.8\linewidth]{WD}}
    \caption{Драйвер записи}
\end{figure}
\newpage
\subsection{Разработка схемы для тестирования ячейки памяти}
Разработаем схему для тестирования памяти\\

\begin{figure}[h]
    \begin{center}
    \includegraphics[width=0.8\linewidth]{6TM_T}
    \caption{Схема тестирования ячейки памяти}
    \end{center}
\end{figure}



\end{document}
