\documentclass[12pt, a4paper] {ncc}
\usepackage[utf8] {inputenc}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[english,russian] {babel}
\usepackage[usenames,dvipsnames]{xcolor}
\usepackage{listings,a4wide,longtable,amsmath,amsfonts,graphicx,tikz,tabularx}

\lstset{
	basicstyle=\footnotesize,
	breakatwhitespace=false,
	breaklines=true,
	extendedchars=true,
	frame=single,
	keepspaces=true,
	keywordstyle=\bfseries,
	language=Haskell,
	numbers=left,
	numbersep=5pt,
	numberstyle=\tiny,
	showspaces=false,
	showstringspaces=false,
	showtabs=false,
	stepnumber=1,
	stringstyle=\emph,
	tabsize=8
}

\begin{document}
\pagestyle{empty}

% ============================ ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ================================
\begin{center}
			Университет ИТМО
\end{center}
\vspace{\stretch{2}}
\begin{center}
			  {Лабораторная работа №1} \\
        по дисциплине <<Цифровая схемотехника>>
\end{center}
\vspace{\stretch{3}}
\begin{flushright}
				Работу выполнил студент группы 1125\\
				\emph{Халанский Дмитрий Владимирович}
\end{flushright}
\vspace{\stretch{4}}
\begin{center}
				2015
\end{center}
\newpage
% ======================== КОНЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ============================

% ================================ ОТЧЁТ =====================================
\pagestyle{plain}
\section{Цель работы}
\begin{enumerate}
  \item Получение базовых знаний о технологии КМОП
  \item Знакомство с основными параметрами цифровых вентилей
\end{enumerate}

\section{Моделирование работы КМОП-инвертора}
\subsection{Схема инвертора}
\includegraphics[width=\textwidth]{resources/NOT.png}
\subsection{Схема тестирования инвертора}
\includegraphics[width=\textwidth]{resources/NOT_test.png}
\subsection{Результаты тестирования инвертора}
\includegraphics[width=\textwidth]{resources/NOT_test_plot.png}
\includegraphics[width=\textwidth]{resources/NOT_test_DC_plot.png}
\begin{description}
  \item[Задержка] $20$ ps
  \item[Порог переключения] $0.47$ V
  \item[Помехоустойчивость (верх)] $0.2$ V
  \item[Помехоустойчивость (ниж)] $0.1$ V
\end{description}

\section{Моделирование работы вентиля И-НЕ}
\subsection{Схема вентиля}
\includegraphics[width=\textwidth]{resources/NAND.png}
\subsection{Схема тестирования вентиля}
\includegraphics[width=\textwidth]{resources/NAND_test.png}
\subsection{Результаты тестирования вентиля}
\includegraphics[width=\textwidth]{resources/NAND_test_plot.png}
\begin{description}
  \item[Задержка] $20$ ps
\end{description}

\section{Измерение влияния размера вентиля на его параметры}
\subsection{Схема изучения зависимости}
\includegraphics[width=\textwidth]{resources/NOT_param_test.png}
\subsection{Результат тестирования}
\includegraphics[width=\textwidth]{resources/NOT_param_test_plot.png}
\begin{description}
  \item[Задержки] $20$ ps и $70$ ps для 1-1 вместе с 4-4 и 1-4 соответственно
\end{description}

\section{Измерение влияния П на задержку сигнала}
\subsection{Схема}
\includegraphics[width=\textwidth]{resources/NOT_fanout_test.png}
\subsection{Результат тестрирования}
\includegraphics[width=\textwidth]{resources/NOT_fanout_plot.png}
\begin{description}
  \item[Задержка нагруженного одним] $30$ ps
  \item[Задержка нагруженного четырьмя] $80$ ps
\end{description}

\section{Задание по вариантам}
\begin{center}
\large 2 вариант
\end{center}

\subsection{Вентиль ИЛИ-НЕ}
\includegraphics[width=\textwidth]{resources/NOR.png}
\subsection{Схема тестирования ИЛИ-НЕ}
\includegraphics[width=\textwidth]{resources/NOR_test.png}
\subsection{Результаты тестирования ИЛИ-НЕ}
\includegraphics[width=\textwidth]{resources/NOR_test_plot.png}

\subsection{Собственная схема}
$$Y_1 = \neg \left(X_1 \vee X_2\right) \vee X_3$$
$$Y_2 = \neg \left(\left(X_1 \wedge X_2\right) \vee X_3\right)$$
\includegraphics[width=\textwidth]{resources/Var2.png}
\subsection{График тестирования собственной схемы}
\includegraphics[width=\textwidth]{resources/Var2_plot.png}
\begin{description}
  \item[Задержка 1] $50$ ps
  \item[Задержка 2] $40$ ps
\end{description}

\section{Вывод}
В результате проделанной работы я получил представление о функционировании КМОП-транзисторов, а также схем, построенных на их основе.
\end{document}
