\documentclass[a4paper, 10pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[english,russian]{babel}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{caption}
\usepackage[left=1.5cm,right=1.5cm,top=2cm,bottom=1.5cm,bindingoffset=0cm]{geometry}
\captionsetup{labelsep=period}
\pagestyle{fancy}

\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
\fancyfoot[L] {\thepage\bf}
\fancyfoot[C] {}
\begin{document}
	\begin{titlepage}
		\begin{center}
			\large
			Университет ИТМО
			\vspace{3cm}
			
			
			Кафедра вычислительной техники
			\vspace{4cm}
			
			\textsc{ \textbf{Отчёт по лабораторной работе  № 4} \\ по дисциплине: "Цифорвая схемотехника"}\\Вариант №8\\[8mm]
			
			\bigskip
		\end{center}
		\vspace{3cm}
		
		\hfill\begin{flushright}
		     Студентка: \\Куклина М.Д. \\
		     Группа P3201
			 \vfill
			 Преподаватель:\\ Пинкевич В.Ю.
		\end{flushright}
		\vfill
		\vfill
		\vfill
		\vfill
		\vfill
		\begin{center}
			Санкт-Петербург \\2016 г.
		\end{center}
	\end{titlepage}
\newpage
\section{ Задание }
\begin{enumerate}
 \item Построить схему синхронного JK-триггера на вентилях ИЛИ-НЕ.
 \item Определить временные характеристики триггера.
 \item Расчитать максимальную частоту, на которой способен работать триггер.
 \item Разработать синхронный вычитающий четырёх разряжный десятичный счётчик.
 \item Определить временные характеристики.
\end{enumerate} 

\section{ Схема синхронного JK-триггера на элементах ИЛИ-НЕ }

\section{ Вычитающий десятичный счётчик }

\end{document}
