\documentclass[a4paper, 10pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[english,russian]{babel}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{caption}
\usepackage[left=1.5cm,right=1.5cm,top=2cm,bottom=1.5cm,bindingoffset=0cm]{geometry}
\captionsetup{labelsep=period}
\pagestyle{fancy}

\usepackage[export]{adjustbox}

% Tikz
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{arrows.meta,arrows,automata,positioning,calc}
\usetikzlibrary{chains,shapes.multipart}
\usetikzlibrary{shapes,calc}
\usetikzlibrary{automata,positioning}

\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
\fancyfoot[L] {\thepage\bf}
\fancyfoot[C] {}



\begin{document}
    \begin{titlepage}
        \begin{center}
            \large
            Университет ИТМО
            \vspace{3cm}

            Кафедра вычислительной техники
            \vspace{4cm}

            \textsc{ \textbf{Отчёт по лабораторной работе}\\ по дисциплине: \\ <<Моделирование>> }\\Вариант 15/17\\[8mm]

            \bigskip
        \end{center}
        \vspace{3cm}

        \hfill\begin{flushright}
             \vfill
             Преподаватель: \\ Муравьёва-Витковская Л.А.\\
        \end{flushright}
        \vfill
        \vfill
        \vfill
        \vfill
        \vfill
        \begin{center}
            Санкт-Петербург \\2016 г.
        \end{center}
    \end{titlepage}

    \newpage

    \tableofcontents

    \newpage

    \section*{Цель работы}
        Исследование свойств простейших одно- и многоканальных СМО с однородным
        потоком заявок на имитационных GPSS-моделях при различных предположениях
        о параметрах структурно-фунциональной организации и нагрузочных парамметрах
        в соответствии с заданной программой тестирования.

    \section*{Описание исследуемых моделей}
        \begin{table}[h]
            \begin{tabular}{|l|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c| }
                \hline
                Номер варианта                      & 1     &  2    & 3     & 4     & 5     & 6    & 7  & 8  & 9  & 10 & 11  \\ \hline
                Кол-во приборов                     &   1   &  1    & 1     & 2     & 2     & 3    &    &    &    &    &     \\ \hline
                Ёмкость накопителя                  &  100  & 100   & 100   & 200   & 200   & 300  &    &    &    &    &     \\ \hline
                Ср.знач. интервалов м/у заявками    &       &       &       &       &       &      &    &    &    &    &     \\
                входящего потока                    &       &       &       &       &       &      &    &    &    &    &     \\ \hline
                Зн. распр. интервалов м/у заявками  &  M    &       &       & $E_2$ &       & $E_3$&    &    &    &    &     \\
                входящего потока                    &       &       &       &       &       &      &    &    &    &    &     \\ \hline
                Ср.знач. длительности обслуживания  &       &       &       &       &       &      &    &    &    &    &     \\
                Зн.распр. длительности обслуживания &  M    &       &       &       &       &      &    &    &    &    &    \\ \hline
            \end{tabular}
        \end{table}
        \begin{table}[h]
            \begin{tabular}{|l|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c| }
                \hline
                Номер варианта                      & 1     &  2    & 3     & 4     & 5     & 6    & 7  & 8  & 9  & 10 & 11  \\ \hline
                Кол-во приборов                     &   1   &  1    & 1     & 2     & 2     & 3    &    &    &    &    &     \\ \hline
                Ёмкость накопителя                  &  100  & 100   & 100   & 200   & 200   & 300  &    &    &    &    &     \\ \hline
                Ср.знач. интервалов м/у заявками    &       &       &       &       &       &      &    &    &    &    &     \\
                входящего потока                    &       &       &       &       &       &      &    &    &    &    &     \\ \hline
                Зн. распр. интервалов м/у заявками  &  M    &       &       & $E_2$ &       & $E_3$&    &    &    &    &     \\
                входящего потока                    &       &       &       &       &       &      &    &    &    &    &     \\ \hline
                Ср.знач. длительности обслуживания  &       &       &       &       &       &      &    &    &    &    &     \\
                Зн.распр. длительности обслуживания &  M    &       &       &       &       &      &    &    &    &    &    \\ \hline
            \end{tabular}
        \end{table}
    \section*{Вывод}
\end{document}
